)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pPb R

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

EPS09 NLO (Vogt) CGC + CEM (Fujii et al.) /fm (Arleo et al.) 2 =0.075 GeV 0q ELoss with /fm (Arleo et al.) 2 =0.055 GeV 0q EPS09 NLO + ELoss with

= 5.02 TeV NNs ALICE, p-Pb < 0.43 cms y -1.37 < ψ prompt J/